; module-definition file for generic -- used by LINK.EXE

LIBRARY	     Yeller
DESCRIPTION  'Old Yeller 16-bit Sample DLL'
EXETYPE      WINDOWS

CODE  PRELOAD FIXED
DATA  PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE     2048

EXPORTS      
	WEP		   @1 RESIDENTNAME
	GetString  @5
	GetStringA @10
	Powers     @15