;------------------------------------
; TIBROWSE.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           TIBROWSE

DESCRIPTION    'Type library browser'
EXETYPE        WINDOWS
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      10240
