
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;   THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
;   KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
;   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR
;   PURPOSE.
;
;   Copyright (C) 1992 - 1997 Microsoft Corporation.  All Rights Reserved.
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LIBRARY     MIDIMNCB

DESCRIPTION 'MIDIMNCB -- Callback DLL for MIDIMN16'

EXETYPE WINDOWS

CODE FIXED PRELOAD
DATA FIXED PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE  2000

EXPORTS
    MidiInputHandler    @1
