;-----------------------------------
; PRINT3.DEF module definition file
;-----------------------------------

NAME           CHARGRID

DESCRIPTION    'Unicode Listig Sample Program,  Asmus Freytag, 1993'
EXETYPE        WINDOWS
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
