LIBRARY     Probe

DESCRIPTION 'Win32 Process Walker DLL Probe'

VERSION     1.0

CODE	    READ SHARED EXECUTE
DATA	    READ WRITE

HEAPSIZE    0x10000 0x1000

EXPORTS
	    ResetProbe		   @1
	    RetrieveProbeData	   @2
